Пусть точка P изображает комплексное число z на комплексной плоскости (см. рис. 1). Тогда P = ⟨−1, √ 3⟩ (x = Re z = −1, y = Im z = √ 3).

Рис. 1

Пусть P_1 — проекция точки P на ось Ox. В треугольнике P_1OP имеем: OP = |z| = 2, OP_1 = |x| = 1. Поэтому cos ∠P_1OP = OP_1 OP = 1 2 . Отсюда ∠P_1OP = arccos 1 2 = π 3 .